CREATE TABLE `vn`.`itemCleanConfig` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `step` int(11) NOT NULL COMMENT 'Indica los items que procesa en cada ciclo',
  `quantity` int(11) NOT NULL COMMENT 'Indica el número de items que va a procesar',
  `isStop` tinyint(1) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

INSERT INTO vn.itemCleanConfig (id,step,quantity,isStop)
	VALUES (1,500,100000,0);

CREATE TABLE vn.itemCleanCount (
	id int(11) auto_increment NOT NULL,
	itemFrom int(11) NULL COMMENT 'Indica el item por donde ha empezado',
	itemDeleted int(11) NULL COMMENT 'Indica la cantidad de items que ha eliminado',
	created TIMESTAMP DEFAULT current_timestamp() NULL,
	PRIMARY KEY (id)
)
ENGINE=InnoDB
DEFAULT CHARSET=utf8
COLLATE=utf8_unicode_ci;

INSERT INTO bs.nightTask (`order`,`schema`,`procedure`)
	VALUES (1008,'vn','item_cleanLauncher');