ALTER TABLE vn.arcRead ADD ip varchar(50) NOT NULL;
ALTER TABLE vn.arcRead ADD counter smallint(2) unsigned  DEFAULT NULL NULL COMMENT 'Número de etiquetas leídas del pallet actual por el arco';
ALTER TABLE vn.arcRead ADD error varchar(50) NULL;
ALTER TABLE vn.arcRead ADD CONSTRAINT arcRead_ip_UN UNIQUE KEY (ip);
