CREATE TABLE srt.photocell (
	bufferFk INT NOT NULL,
	`position` INT NOT NULL COMMENT 'Posición relativa al celluveyor de dentro a fuera, siendo 1 la más cercana a este',
	isActive BOOL NULL,
	CONSTRAINT photocell_PK PRIMARY KEY (bufferFk,`position`),
	CONSTRAINT photocell_FK FOREIGN KEY (bufferFk) REFERENCES srt.buffer(id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
)
ENGINE=InnoDB
DEFAULT CHARSET=utf8mb3
COLLATE=utf8mb3_unicode_ci; 