/**
 * Hemos utilizado CREATE OR REPLACE y IF || OR EXISTS 
 * porque se han subido los cambios a medias a dev y a 
 * test (en el proceso ha fallado), simplemente para que 
 * no falle.
 */
CREATE OR REPLACE TABLE `vn`.`screenModel` (
	code VARCHAR(50) NOT NULL,
	CONSTRAINT screenModel_UN PRIMARY KEY (code)
)
ENGINE=InnoDB
DEFAULT CHARSET=utf8mb3
COLLATE=utf8mb3_unicode_ci;
