ALTER TABLE vn.operator
    ADD COLUMN sizeLimit int(10) unsigned DEFAULT 90 NULL COMMENT 'Límite de altura en una colección para la asignación de pedidos' AFTER volumeLimit,
    MODIFY COLUMN linesLimit int(10) unsigned DEFAULT 20 NULL COMMENT 'Límite de lineas en una colección para la asignación de pedidos';
