
USE vn;

ALTER TABLE `vn`.`printQueueConfig` 
ADD COLUMN `printQueueLimit` INT NOT NULL DEFAULT 30 COMMENT 'Número máximo de filas de la cola de impresión  a mostrar al enviar correo a través del evento vn.printQueue_check' AFTER `dmsPath`;
