DELIMITER $$
CREATE OR REPLACE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `vn`.`mysqlPreparedCount_check`()
BEGIN
	DECLARE vPreparedCount INTEGER;

	SELECT VARIABLE_VALUE INTO vPreparedCount 
			FROM INFORMATION_SCHEMA.GLOBAL_STATUS
			WHERE VARIABLE_NAME LIKE '%prepared_stmt_count%';

	IF(vPreparedCount >= 40000) THEN
		CALL `vn`.`mail_insert`('cau@verdnatura.es',
									NULL,
									'Problemas BBDD prepared_stmt_count',
									CONCAT('Existen problemas con el servicio de Logiflora, prepared_stmt_count con valor: ', 
												vPreparedCount,
												', está próximo a exceder su límite.  \r\n  Hay que reiniciar el servicio LF.VMP.Service del servidor a3.')
								);
	END IF;

END$$
DELIMITER ;
