CREATE TABLE `vn`.`osrmConfig` (
  `id` int(10) unsigned NOT NULL,
  `url` varchar(100) NOT NULL COMMENT 'Dirección base de la API',
  `tolerance` decimal(6,6) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Tolerancia entre las coordenadas enviadas y las retornadas',
  PRIMARY KEY (`id`),
  CONSTRAINT `osrmConfig_check` CHECK (`id` = 1)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3 COLLATE=utf8mb3_unicode_ci;