ALTER TABLE vn.volumeConfig
    MODIFY COLUMN palletM3 decimal(10,2) DEFAULT NULL NULL
        COMMENT 'metros cúbicos para el warehouse VNH (Se refactorizará en el redmine refs #8637)',
    ADD localPalletM3 decimal(10,2) NULL
        COMMENT 'metros cúbicos para el warehouse Algemesi (Se refactorizará en el redmine refs #8637)';
